幸运彩

幸运彩系列产品机械手手控器连接线升级调整联络函

[ 发布日期:2021-07-16 ] 来源: 【打印此文】 【关闭窗口】

尊敬的各位新老客户和广大朋友们:


感谢大家长期以来对我司的大力支持与信任!由于市场的不断深入发展 ,,, ,, ,,我司产品也在不断的跟进升级 ,,, ,, ,,性能不断的完善。。。 。。 。。现特向各位客户和广大朋友告知 ,,, ,, ,,我司手控器连接线从结构和性能上做了一次大的改变 ,,, ,, ,,即由原来通用8寸手控器12P线(附件一)改为12P+2P线(附件二) ,,, ,, ,,本次更改提升了手控器和主机间的通信质量并优化了EMC性能。。。 。。 。。本次更改连接线航空头尺寸和安装孔位没有变化(结构尺寸见附页) ,,, ,, ,,航空头从12Pin变为15Pin ,,, ,, ,,替换手控器时请注意兼容性。。。 。。 。。


注意事项:

1、12Pin连接线手控器更换为14Pin连接线手控器 ,,, ,, ,,需将电箱连接短

线一并更换 ,,, ,, ,,否则航空头不兼容。。。 。。 。。

2、手控底板和主机底板同时支持12Pin连接线和14Pin连接线。。。 。。 。。


从即日起 ,,, ,, ,,将陆续切换新型产品 ,,, ,, ,,望各位知悉 ,,, ,, ,,由此给大家带来的不便 ,,, ,, ,,还望见谅!


顺祝

商祺!

幸运彩

2021年7月12日


附:

一、具体原因说明:

1、作用:增加通信GND和PE线。。。 。。 。。

2、目的:提升通信质量; ;;;;;;优化EMC性能(同时更改了手控器版本和主机版本)。。。 。。 。。

3、说明:原驱控EC**系列产品12P手控器线 ,,, ,, ,,从8月开始驱控EC**-E2系列产品手控器线改为14P ,,, ,, ,,且主机外观由原钣金结构升级为压铸塑料结构 ,,, ,, ,,12P与14P线材不能互换 ,,, ,, ,,必须与相同P数的电箱短线配套使用; ;;;;;;如果有铁壳主机换14P线材 ,,, ,, ,,请注意需更换整套线 ,,, ,, ,,多的2根线 ,,, ,, ,,可将PE线接机壳(改善EMC)另一根信号线(通信 GND)可根据使用情况判断是否需要接。。。 。。 。。

二、涉及到的产品为:

幸运彩(中国区)官方网站

如: ECS5-E2-S0505050303 表示的是注塑驱控五轴系统 ,,, ,, ,,三个750W两个400W


附1:12Pin手控连接线

幸运彩(中国区)官方网站

三眼法兰插座图

幸运彩(中国区)官方网站

12pin控制盒端接口


附2:  14Pin手控连接线

幸运彩(中国区)官方网站

三眼法兰插座图

幸运彩(中国区)官方网站

14pin控制盒端接口

幸运彩(中国区)官方网站

14pin手控器连接线实物图

版权所有 ? 幸运彩 未经许可不得复制、转载或摘编 ,,, ,, ,,违者必究  版权声明

Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.

网站ICP备案号: 粤ICP备19106162号

技术支持:新新网络

咨询电话

13924666952

400-158-1606

幸运彩(中国区)官方网站

官方客服微信

【网站地图】【sitemap】